IC1 ATMEGA328-P

P1

JP1

JP2

R4

R3

R1

R2

P2 P3

U1

7805

X1

16MHz

D3 D2

D1

C2 10u

+

C1 10u

+

C3

C5 C4

CON_1

Vs (9-32V)

SW1

SW_PUSH

P1_L1 SIL14

P2_R1 SIL14

1PIN

1PIN

1PIN

1PIN